en	report_user_week
vi	Chế độ xem hàng tuần cho một người dùng

en	report_user_month
vi	Chế độ xem hàng tháng cho một người dùng

en	report_user_year
vi	Chế độ xem hàng năm cho một người dùng

en	report_weekly_users
vi	Chế độ xem hàng tuần cho tất cả người dùng

en	report_monthly_users
vi	Chế độ xem hàng tháng cho tất cả người dùng

en	report_yearly_users
vi	Chế độ xem hàng năm cho tất cả người dùng

en	report_project_view
vi	Tổng quan dự án

en	report_project_details
vi	Thông tin dự án

en	report_project_daterange
vi	Báo cáo hàng tháng

en	report_inactive_project
vi	Các dự án không hoạt động

en	report_customer_monthly_projects
vi	Dự án theo tháng, hoạt động và người dùng