en	http_error.title
hu	Hiba

en	http_error.description
hu	Hiba történt

en	http_error.suggestion
hu	Egy váratlan hiba történt, kérlek próbáld újra. Lehetséges, hogy egy bug-ot találtál, ha a hiba nem szűnik meg miután újra próbáltad, értesítsd a rendszergazdát.

en	http_error_404.description
hu	Az oldal nem található

en	http_error_404.suggestion
hu	Az oldal nem található. Visszatérhetsz a kezdőlapra, és újra megbróbálhatod.

en	http_error_403.description
hu	Az oldal hozzáférése korlátozott

en	http_error_403.suggestion
hu	Elnézést, de nincs jogosultságod az oldal megtekintéséhez. Kérlek beszélj a rendszergazdával, ha szerinted ez egy hiba.