en	http_error.title
vi	Lỗi

en	http_error.description
vi	Có cái gì đó không đúng

en	http_error.suggestion
vi	Xảy ra lỗi nghiêm trọng, vui lòng thử lại. Bạn có thể đã tìm thấy sự cố phần mềm, vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn nếu sự cố vẫn còn.

en	http_error_404.description
vi	Không tìm thấy trang

en	http_error_404.suggestion
vi	Chúng tôi không thể tìm thấy trang bạn đang tìm kiếm. Vui lòng quay lại bảng điều khiển của bạn và bắt đầu lại.

en	http_error_403.description
vi	Trang bị hạn chế

en	http_error_403.suggestion
vi	Xin lỗi, nhưng bạn không có đủ quyền để xem trang này. Vui lòng nói chuyện với quản trị viên của bạn nếu bạn nghĩ rằng đây là một lỗi.